<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="497" height="415">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2" height="30"><span class="Verdana_18_p">TENSA - Ergonomie als Konzept.</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="270" valign="top"><br />
			&nbsp;<br />
			<br />
			<br />
			<img src="images/stories/stuehle/tensa4.jpg" border="0" alt="tensa4.jpg" title="tensa4.jpg" hspace="3" vspace="3" width="260" height="305" /></td>
			<td valign="top">
			<div align="justify">
			Je statischer die Arbeit, desto dynamischer sollte man sitzen, um Muskulatur und Bandscheiben zu entlasten. Mit dem universellen Sitzm&ouml;bel-System TENSA verfolgt K&ouml;nig+Neurath konsequent die Linie des gesundheitsgerechten Ergonomie-Designs. <br />
			</div>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="images/stories/stuehle/tensa6.jpg" border="0" alt="tensa6.jpg" title="tensa6.jpg" hspace="3" vspace="3" width="140" height="204" />
			</p>
			<a href="javascript:thumbPopup(&#39;http://www.at-buero.at/images/stories/tische/suma1.jpg&#39;,&#39;Image&#39;,&#39;150&#39;,&#39;117&#39;)"></a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
